  2.267735240E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.915100E+00  dx in pixels
  8.900300E+00  dy in pixels
      1.010614  scalx
      1.015672  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
