  3.930948800E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.465097E-01  dx in pixels
  4.651417E+00  dy in pixels
      1.011741  scalx
      1.021487  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
