  3.668048700E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.560289E-01  dx in pixels
  4.805245E+00  dy in pixels
      1.011159  scalx
      1.018784  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
