 -6.543599800E-04  4.347676522E-03  1.108475881E-03  1.310206428E-03  rotation in radian
  1.775705E-01  dx in pixels
  3.580015E+00  dy in pixels
      1.012672  scalx
      1.017163  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
