  1.325404870E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.210911E+00  dx in pixels
  3.510200E+00  dy in pixels
      1.015603  scalx
      1.014746  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
