  2.245746480E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.597100E+00  dx in pixels
  9.953200E+00  dy in pixels
      1.011686  scalx
      1.013913  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
