  2.307918107E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.075800E+00  dx in pixels
  7.054200E+00  dy in pixels
      1.021342  scalx
      1.011620  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
