  8.481653800E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.915416E-01  dx in pixels
  5.722635E+00  dy in pixels
      1.021688  scalx
      1.014556  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
