 -4.674546200E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.139965E-03  dx in pixels
 -1.145823E-03  dy in pixels
      1.036550  scale x
      1.037323  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
