  1.025109020E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.748977E+00  dx in pixels
  2.954142E+00  dy in pixels
      1.014544  scalx
      1.011808  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
