  2.301028071E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.571900E+00  dx in pixels
  9.718300E+00  dy in pixels
      1.011748  scalx
      1.014824  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
