  2.268027210E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.447000E-01  dx in pixels
  8.222600E+00  dy in pixels
      1.011269  scalx
      1.015339  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
