  3.820375800E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.360113E-01  dx in pixels
  5.156353E+00  dy in pixels
      1.009301  scalx
      1.018785  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
