  2.294435758E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.962600E+00  dx in pixels
  1.004850E+01  dy in pixels
      1.012561  scalx
      1.013356  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
