  2.286467406E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.335800E+00  dx in pixels
  8.329100E+00  dy in pixels
      1.018863  scalx
      1.010529  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
