 -8.874791900E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.058762E+00  dx in pixels
  2.189414E+00  dy in pixels
      1.015483  scalx
      1.016762  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
