  2.178189081E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.529400E+00  dx in pixels
  5.335900E+00  dy in pixels
      1.021187  scalx
      1.011444  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
