  2.268286066E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.493900E+00  dx in pixels
  9.889500E+00  dy in pixels
      1.009209  scalx
      1.016993  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
