 -8.391425200E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.016962E+00  dx in pixels
  8.616742E+00  dy in pixels
      1.018217  scalx
      0.992139  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
