  2.185405700E-02  1.155386894E-03  6.327148363E-04  9.381787964E-04  rotation in radian
 -1.002000E-01  dx in pixels
  5.855700E+00  dy in pixels
      1.012374  scalx
      1.011819  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
