  1.147967000E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.671138E+00  dx in pixels
  4.853629E+00  dy in pixels
      1.015640  scalx
      1.016910  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
