  1.016405750E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.824749E+00  dx in pixels
  3.985018E+00  dy in pixels
      1.018407  scalx
      1.016412  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
