  2.294581319E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.981800E+00  dx in pixels
  8.075400E+00  dy in pixels
      1.014351  scalx
      1.011129  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
