  2.279847407E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.984000E+00  dx in pixels
  6.114300E+00  dy in pixels
      1.009590  scalx
      1.014248  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
