  9.558554610E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.624627E-02  dx in pixels
  4.614251E+00  dy in pixels
      1.005490  scalx
      1.018916  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
