  2.268609865E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.908900E+00  dx in pixels
  6.388700E+00  dy in pixels
      1.008474  scalx
      1.015017  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
