  2.220016473E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.580000E-01  dx in pixels
  6.161900E+00  dy in pixels
      1.023738  scalx
      1.009942  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
