  2.501001800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.333437E+01  dx in pixels
  7.261700E+00  dy in pixels
      0.987134  scalx
      1.021221  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
