  2.292833180E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.483400E+00  dx in pixels
  8.002000E+00  dy in pixels
      0.996930  scalx
      1.018274  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
