 -3.348162900E-04  3.387821033E-03  8.834566631E-04  1.162565387E-03  rotation in radian
  8.751711E-01  dx in pixels
  3.709545E+00  dy in pixels
      1.021863  scalx
      1.011561  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
