  5.505056700E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.318894E+00  dx in pixels
  5.218460E+00  dy in pixels
      1.023637  scalx
      1.009727  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
