 -1.455064685E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.200428E-02  dx in pixels
 -1.623561E-02  dy in pixels
      1.029198  scale x
      1.049313  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
