  1.331000410E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.006070E+00  dx in pixels
  5.426878E+00  dy in pixels
      1.016003  scalx
      1.017157  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
