  3.679139510E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.642814E+00  dx in pixels
  3.195764E+00  dy in pixels
      1.009535  scalx
      1.024945  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
