  2.591414951E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.511600E+00  dx in pixels
  5.712700E+00  dy in pixels
      1.004013  scalx
      1.022382  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
