 -1.475381049E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.134219E+00  dx in pixels
  7.822109E+00  dy in pixels
      1.050051  scale x
      1.027447  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
