  2.310588868E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.482110E+00  dx in pixels
 -7.128743E-01  dy in pixels
      0.969379  scalx
      1.068142  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
