  2.709941968E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.935900E+00  dx in pixels
 -9.028000E-01  dy in pixels
      0.987807  scalx
      1.039921  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
