  6.898118970E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.913023E+01  dx in pixels
 -1.336170E+01  dy in pixels
      1.011984  scalx
      1.016491  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
