  1.552324697E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.888580E+01  dx in pixels
  1.094210E+01  dy in pixels
      1.016486  scalx
      1.017856  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
