 -3.008680900E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.508111E+01  dx in pixels
  1.942152E+00  dy in pixels
      1.008840  scalx
      1.017591  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
