  1.580408191E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.435190E+01  dx in pixels
  9.531400E+00  dy in pixels
      1.014372  scalx
      1.018268  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
