  1.591894670E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.936280E+01  dx in pixels
  9.934200E+00  dy in pixels
      1.015395  scalx
      1.017618  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
