  1.568268308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.093780E+01  dx in pixels
  8.414700E+00  dy in pixels
      1.011723  scalx
      1.020841  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
