  1.526982214E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.973010E+01  dx in pixels
  7.112200E+00  dy in pixels
      1.022117  scalx
      1.016991  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
