 -3.464845700E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.282288E+01  dx in pixels
 -8.580413E-02  dy in pixels
      1.009909  scalx
      1.016161  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
