  1.540420543E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.096700E+01  dx in pixels
  9.892800E+00  dy in pixels
      1.012618  scalx
      1.019258  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
