  1.558711046E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.897620E+01  dx in pixels
  1.106680E+01  dy in pixels
      1.017164  scalx
      1.017787  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
