  1.556583832E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.819640E+01  dx in pixels
  1.117500E+01  dy in pixels
      1.014711  scalx
      1.018537  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
