 -3.030200220E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.811401E+01  dx in pixels
  3.633104E-01  dy in pixels
      1.055768  scalx
      1.021299  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
